Alzheimer: Guia Completo das Fases e Duração da Doença

Alzheimer: Guia Completo das Fases e Duração da Doença
Igmar Dornelas

Originally posted 2024-08-04 00:00:43. Saiba como identificar as fases da doença de Alzheimer e o que esperar em cada uma delas. Este guia cobre desde a cognição normal até o declínio cognitivo muito grave. 1. Entendendo o Alzheimer: Um Guia Essencial A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas ... Ler mais

The post Alzheimer: Guia Completo das Fases e Duração da Doença first appeared on Avis Ara - Portal de Conhecimento. by Igmar Dornelas