USP: 48% dos Casos de Demência Podem Ser Prevenidos

USP: 48% dos Casos de Demência Podem Ser Prevenidos
Igmar Dornelas

A demência é uma condição neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, com a doença de Alzheimer sendo a forma mais comum. Recentemente, uma pesquisa inovadora conduzida pela Universidade de São Paulo (USP) trouxe à luz dados alarmantes, mas também esperançadores, sobre a prevenção da demência. Pesquisa da USP Um estudo realizado ... Ler mais

The post USP: 48% dos Casos de Demência Podem Ser Prevenidos first appeared on Avis Ara - Portal de Conhecimento. by Igmar Dornelas